0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 x 10^5

Trunc’d COO Param. Est., Peak Sess. 5

Time (sec)

Size (bytes)

True Peak rate = 19.375 x 10^6 Jumps shown

1 2 3 4 5 6 7 8

2

2.5

3

3.5

4 Estimated Rate Parameters

Cascade Level, n log10(parameter) λ (n) μ(n)

1 2 3 4 5 6 7 8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 x 10^{-3}Theoretical Off-Time Variance

Cascade Level, n

Variance

Sample Variance

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 x 10^5

5 Casc. On-Off Simulated Traces

Time (sec) n = 6 λ = 205.1727 μ = 139.1194