0 0.5 1 0

10

20

30

θ / (π / 2) mean angle

Median Resc. LVA

0 0.5 1 0 5 10 15 20

θ / (π / 2) mean angle n-200 Q Resc. LVA

0 0.5 1 0

10

20

30

θ / (π / 2) mean angle

RMSlope Resc. LVA

0 0.5 1 0 2 4 6 8

θ / (π / 2) mean angle top RMS Resc. LVA