0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

Exponential Q-Q analysis of IP Flow Interarrivals

Weibull, Q

Data Q α = 1

σ = 0.015738 0.5 quantile

0.9 quantile

0.99 quantile

0.999 quantile