0 10 20 30 40 50 60 70 80

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Full set of Corpora Callosa, Parallel Coord’s Plot, FC Scale Schizos Controls

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Full set of Corpora Callosa, Parallel Coord’s Plot, (FC - median)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 -6 -4 -2 0 2 4 6 Full set of Corpora Callosa, Parallel Coord’s Plot, (FC - median)/MAD