-1 0 1 0 0.2 0.4 0.6 IC 3 (Scal.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.6385

-2 0 2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 19 (Full 20 ICA)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -0.029477

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 20 (Sph.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 0.12913

-2 0 2 0

0.2

0.4 IC 16 (A. Kurt.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 1.356

-2 0 2 0

0.2

0.4

IC 17 (PCs)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 1.5244

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 15

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.269

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 18

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.7114

-4 -2 0 2 4 0

0.2

0.4 IC 10

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.9293

-4 -2 0 2 4 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 14

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.1966

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 13

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.4021

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 11

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.5834

-4 -2 0 2 4 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 12

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.0724

-5 0 5 0

0.2

0.4 IC 9

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 5.2112

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 6

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 7.9346

-5 0 5 0

0.2

0.4 IC 4

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 9.4653

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 8

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 14.0602

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 7

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 15.4619

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 5

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 18.8562

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 2

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 30.6244

-5 0 5 0

0.5

1 IC 1

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 48.4873