-1 0 1 0

0.2

0.4

IC 6 (Scal.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.6004

-1 0 1 0 0.2 0.4 0.6 IC 7 (Full 20 ICA)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.5536

-1 0 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 13 (Sph.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.4472

-2 0 2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 15 (gauss)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.3742

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 14 (PCs)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 0.98635

-2 0 2 0

0.2

0.4

IC 11

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.4755

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 12

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.7063

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 9

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.1622

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 8

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.6228

-4 -2 0 2 4 0

0.2

0.4 IC 10

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.3449

-5 0 5 0

0.5

1 IC 4

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 9.6557

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 5

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 12.9121

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 3

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 13.1328

-5 0 5 0

0.5

1 IC 2

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 27.6516

-5 0 5 0

0.5

1 IC 1

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 48.2094