0.0050.010.0150.020.025

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

n = 114665, Peak IP "raw" flow interarrival times

Weibull, Q

Data Q α = 1

σ = 0.0023305 0.5 quantile

0.75 quantile

0.9 quantile

0.99 quantile

0.999 quantile