0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

n = 111822, Off Peak IP, after 0.2, q_1 = 0.9, q_2 = 0.99

Weibull, Q

Data Q α = 0.8986

σ = 0.01479

0.5 quantile 0.75 quantile 0.9 quantile

0.99 quantile

0.999 quantile