0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 10 Casc. On-Off Examples

meanrate = 1 n = 1 λ = 1 μ = 1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Weibull QQ Plot - On Times

Weibull, Q

Data Q

α = 1.0488 σ = 1.0243

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5 Weibull QQ Plot - Off Times

Weibull, Q

α = 0.94296 σ = 0.9201

-6 -4 -2 0 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 log Weibull QQ Plot - Off Times

Weibull-log, Q log Data Q

α = 0.94296 σ = 0.9201