0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 2 4 6 8 10 12 14 x 10^4

Trunc’d COO Param. Est., Off Peak Sess. 2

Time (sec)

Size (bytes)

True Peak rate = 19.375 x 10^6 Jumps shown

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Off time Q-Q Plots

Real Quantile

Sim’d Quantile

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 -5

0

5 Quantiles, based on 100 Sim’s

Prob.

Normalized Quantiles