500 1000 1500 2000 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

Off Peak IP "Raw" Connections

Connection Duration (sec)

From total of 142170

Connection Duration (sec) log10(h)

0 500 1000 1500 2000 1

1.5

2

2.5

3

-4 -2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 115548, that overlap window of 0.8

log_{10} Connection Duration (sec)

Data from 5 million packets

log_{10} Connection Duration (sec)

-4 -2 0 2

-1

-0.5

0

0.5

1