0 20 40 60 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Individual Shapes - Power Decomp.

Princ. Comp. no.

Indiv. Power

0 20 40 60 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Major Axis Scaled

Princ. Comp. no.

log10 Indiv. Power

0 20 40 60 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 PCA Loadings

Princ. Comp. no.

Indiv. Prop’n Power

0 20 40 60 -10

-8

-6

-4

-2

0

Princ. Comp. no.

log10 Indiv. Prop’n Power

0 20 40 60 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Full set of Corpora Callosa

Princ. Comp. no.

Cumulative Prop’n Power

0.9 0.99

Case 2 Case 13 Case 29 Case 35

0 20 40 60 0

1

2

3

4

5 Full set of Corpora Callosa

Princ. Comp. no.

-log10(1 - Cum. Prop’n Power)

0.9

0.99