-2 0 2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 5 (Scal.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.1579

-2 0 2 0 0.1 0.2 0.3 IC 18 (Full 20 ICA)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.1499

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 7 (Sph.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 1.7703

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 19 (tanh, PCs)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 1.9668

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 12 (Simul. Max.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.4817

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 10

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.2211

-4 -2 0 2 4 0

0.2

0.4

IC 13

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.731

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 11

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.9983

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 9

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.0882

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 6

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.288

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 3

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 5.0011

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 4

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 5.172

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 14

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 5.7332

-5 0 5 0

0.2

0.4

IC 20

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 6.1218

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 16

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 6.4835

-5 0 5 0

0.2

0.4

IC 8

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 16.4188

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 2

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 17.1849

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 15

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 17.6188

-5 0 5 0

0.5

1 IC 17

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 29.2644

-5 0 5 0

0.5

1 IC 1

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 48.2269