-2 0 2 0 0.1 0.2 0.3 0.4 IC 19 (Scal.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = -1.2206

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 10 (Full 20 ICA)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 1.3869

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 13 (Sph.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 1.9679

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 8 (gauss, PCs)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.2049

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 16 (Simul. Max.)

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 2.2134

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 3

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.1344

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 18

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.4758

-2 0 2 0 0.2 0.4 0.6 IC 9

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.7244

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 17

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 3.9396

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 6

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.2654

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 14

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.2882

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4

IC 20

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.656

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 IC 2

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.657

-4 -2 0 2 4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 7

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 4.6826

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 4

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 6.203

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 12

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 14.3103

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 5

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 14.6608

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 IC 15

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 14.8514

-5 0 5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 IC 11

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 28.9029

-5 0 5 0

0.5

1 IC 1

Proj’n of Schizos, n = 40

Proj’n of Controls, n = 31 Kurt = 47.9496