0 20 40 60 80 0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

RS1, Scal. Full set of Corpora Callosa, OSP 1o2

dimensions away

Based on 100 Bootstrap Resam’s

0.15 0.155 0.16 0.165 0.17 0.175 0.18 0.185 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Within Class R^2, Class’n Quality, Combined

R^2

Based on 100 Random Relabels

0 20 40 60 80 0

0.005

0.01

0.015

0.02

OSP 2o1 Stability

dimensions away

Based on 100 Bootstrap Resam’s

0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Within Class R^2, Class’n Quality, Separate

R^2

Based on 100 Random Relabels

Projection 1 on 2

Projection 2 on 1