0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 -2

-1

0

1

millions of years ago

SPECMAP

Event Times

Background Times

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 0

0.1

0.2

0.3

0.4

curve density

Event Avg. = -0.32684 Bkgd Avg. = 0.0061018 p-val for diff. = 0.0020239

Event Times Background