-10 0 10 0 0.02

0.04

0.06

0.08

CNS NSCLC

Colon

Breast

Ovar

Leuk

Renal

Melan

NCI60 Data

DWD Dir. CNS - Renal

-10 0 10 0

0.05

0.1

DWD Dir. NSCLC - Ovar

-10 0 10 20 0 0.02 0.04 0.06 0.08

DWD Dir. Colon - Leuk

-20 -10 0 10 0 0.02 0.04 0.06 0.08

DWD Dir. Breast - Melan

-10 0 10 -10 0 10 Affy o, cDNA +

DWD Dir. NSCLC - Ovar

DWD Dir. CNS - Renal

-10 0 10 20 -10 0 10 Random Subsets

DWD Dir. Colon - Leuk -20 -10 0 10 -10 0 10 DWD Adj. & Axes

DWD Dir. Breast - Melan

-10 0 10

-10

0

10

DWD Dir. CNS - Renal

DWD Dir. NSCLC - Ovar

-10 0 10 20

-10

0

10

DWD Dir. Colon - Leuk -20 -10 0 10

-10

0

10

DWD Dir. Breast - Melan

-10 0 10 -10 0 10 20

DWD Dir. CNS - Renal

DWD Dir. Colon - Leuk

-10 0 10 -10 0 10 20

DWD Dir. NSCLC - Ovar -20 -10 0 10 -10 0 10 20

DWD Dir. Breast - Melan

-10 0 10 -20 -10 0 10

DWD Dir. CNS - Renal

DWD Dir. Breast - Melan

-10 0 10 -20 -10 0 10

DWD Dir. NSCLC - Ovar -10 0 10 20 -20 -10 0 10

DWD Dir. Colon - Leuk