0 50 100 150 200 250 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Bera-Jarque moment test, # Sig. = 111 (42.0455%)

Lilliefors CDF test, # Sig. = 94 (35.6061%) p-vals > 0.2 set to p-val = 0.2 p-vals < 0.01 set to p-val = 0.01

Simple Tests of Marginal Gaussianity

Coordinate Number p-val