0 2 4 6 8 10 12 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

log2(No. of terms in projection) log10(Ro)

# 1 Step: n = 64

Haar Symm8 Fourier

Avg Var (bold) Avg S B

High

Low

0 2 4 6 8 10 12 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

log2(No. of terms in projection)

# 1 Step: n = 256

0 2 4 6 8 10 12 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

log2(No. of terms in projection)

# 1 Step: n = 1024

0 2 4 6 8 10 12 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

log2(No. of terms in projection)

# 1 Step: n = 4096