2 4 6 8 -4

-2

0

2 #1 Step

Threshold Scale

log10(RPR)

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #2 Wave

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #3 Blip

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #4 Blocks

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #5 Bumps

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #6 HeaviSine

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #7 Doppler

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #8 Angles

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #9 Parabolas

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

2 4 6 8 -4

-2

0

2 #10 TSh Sine

Threshold Scale

Haar Symm8 Fourier

0 0.5 1 -4

-2

0

2 Signal: Step & Noise

Proportion of Coefficients

log10(PR)

Haar Symm8 Fourier

High Pure Noise

Low Pure Noise

0 0.5 1 -4

-2

0

2 Signal: Angles & Noise

Proportion of Coefficients

Haar Symm8 Fourier

High Pure Noise

Low Pure Noise