0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 Average Error Rate

log_{10}(dimension)

Proportion Wrong

Mean Difference DWD 1 SVM, PWD Adj.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 Standard Deviation of Error Rate

log_{10}(dimension)

S. D. Proportion Wrong)

Mean Difference DWD 1 SVM, PWD Adj.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0 mu +-2.2 & log-N

log_{10}(dimension) log10(Proportion Wrong)

Mean Difference DWD 1 SVM, PWD Adj.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Average Angle from Optimal

log_{10}(dimension)

Angle (degrees)

Mean Difference DWD 1 SVM, PWD Adj.