0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0

50

100

150

200 Hidalgo Stamps, 800 bins

Thickness density

SiZer map

Thickness log10(h)

0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5

SiCon map

Thickness

0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5